en	An authentication exception occurred.
und	En fejl indtraf ved godkendelse.

en	Authentication credentials could not be found.
und	Loginoplysninger kan ikke findes.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
und	Godkendelsesanmodning kan ikke behandles på grund af et systemfejl.

en	Invalid credentials.
und	Ugyldige loginoplysninger.

en	Cookie has already been used by someone else.
und	Cookie er allerede brugt af en anden.

en	Not privileged to request the resource.
und	Ingen adgang til at forespørge ressourcen.

en	Invalid CSRF token.
und	Ugyldig CSRF-token.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
und	Ingen godkendelsesudbyder er fundet til understøttelsen af godkendelsestoken.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
und	Ingen session tilgængelig, sessionen er enten udløbet eller cookies er ikke aktiveret.

en	No token could be found.
und	Ingen token kan findes.

en	Username could not be found.
und	Brugernavn kan ikke findes.

en	Account has expired.
und	Brugerkonto er udløbet.

en	Credentials have expired.
und	Loginoplysninger er udløbet.

en	Account is disabled.
und	Brugerkonto er deaktiveret.

en	Account is locked.
und	Brugerkonto er låst.

en	Too many failed login attempts, please try again later.
und	For mange fejlede login forsøg, prøv venligst senere.

en	Invalid or expired login link.
und	Ugyldigt eller udløbet login link.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minute.
und	For mange fejlede login forsøg, prøv igen om %minutes% minut.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minutes.
und	For mange fejlede login forsøg, prøv igen om %minutes% minutter.